en	access.denied
hr	Pristup je odbijen

en	stacktrace
hr	Problem se pojavio ovdje

en	http_error.title
hr	Greška

en	http_error.description
hr	Nešto nije u redu

en	http_error.suggestion
hr	Dogodila se kritična greška, pokušaj ponovo. Možda se radi o softverskom problemu, obrati se administratoru ako se problem nastavi pojavljivati.

en	http_error_404.description
hr	Stranica nije pronađena

en	http_error_404.suggestion
hr	Nismo mogli pronaći stranicu koju tražiš. Vrati se na preglednu ploču i počni ispočetka.

en	http_error_403.description
hr	Stranica je zaštićena

en	http_error_403.suggestion
hr	Nažalost, nemaš dozvole za prikaz ove stranice. Obrati se administratoru ako misliš da je ovo greška.